La Retta di Regressione: Un Esempio. Se x è la temperatura in Celsius e y quella in Fahrenheit, si ha l’equazione

y = (1, 8)x + 32.

Adesso consideriamo i seguenti dati (x_i, y_i) (per le temperature in Celsius e in Fahrenheit):

(0, 30), (10, 40), (20, 70), (30, 85), (40, 105).

Quindi ci sono alcuni errori nei dati Fahrenheit.

i x_i y_i x^2_i x_iy_i 1 0 30 0 0 2 10 40 100 400 3 20 70 400 1400 4 30 85 900 2550 5 40 105 1600 4200 Somma 100 330 3000 8550 Media 20 66 600 1710

Quindi x = 20, y = 66, x^2 = 600, xy = 1710.

L’equazione per i coefficienti a e b che appaiono nell’equazione y = ax + b della retta di regressione, sono le soluzioni del seguente sistema di equazioni: ( x^2 x x 1 ) ( a b ) = ( xy y ) . In questo caso otteniamo il sistema di equazioni ( 600 20 20 1 ) ( a b ) = ( 1710 66 ) . Il determinante della matrice 2 × 2 è σ^2 = x^2 − (x)^2 = 200. Quindi risulta la soluzione ( a b ) = 1 200 ( 1 −20 −20 600 ) ( 1710 66 ) = ( 1, 85 27 ) . Dunque la retta di regressione è

y = (1, 85)x + 27.