Istituzioni di Matematiche I per Geologi Secondo Parziale: 29-5-1998; Docente: C. Van der Mee Versione I COGNOME e NOME: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRICOLA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Calcolare i seguenti limiti:

a) lim n→+∞ n^3 + 2n^2 + 5

3 � 5n + 2n^{3 , b) lim}n→+∞ ( 1 + 5 n )n . 2. Calcolare il limite lim x→0 sen (x^3 + x^2) x[e^3x � 1] . 3. Studiare la seguente funzione e tracciarne il grafico:

f(x) = (2x + 1)e^{−3}x.

4. Calcolare l’integrale indefinito ∫ x sen (x^2 + 3) dx.

5. Calcolare l’integrale definito ∫_1 −2 3x + 2 x^2 + 4x + 13 dx.

Istituzioni di Matematiche I per Geologi Secondo Parziale: 29-5-1998; Docente: C. Van der Mee Versione II COGNOME e NOME: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRICOLA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Calcolare i seguenti limiti:

a) lim n→+∞ 2n^2 + 5n^3 � 3 2n^3 + 3n + 6

, b) lim n→+∞ ( 1 �^3_n^{)n} .

2. Calcolare il limite lim x→0 tg (x^2 � x^3) ex^2 � 1 . 3. Studiare la seguente funzione e tracciarne il grafico:

f(x) = (1 � 3x)e^2x.

4. Calcolare l’integrale indefinito ∫ x cos(x^2 + 2) dx.

5. Calcolare l’integrale definito ∫_5 2 2x + 3 x^2 � 4x + 13 dx.

Istituzioni di Matematiche I per Geologi Secondo Parziale: 29-5-1998; Docente: C. Van der Mee Versione III COGNOME e NOME: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRICOLA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Calcolare i seguenti limiti:

a) lim n→+∞ 5 + 2n^3 + 7n 4n^3 + 12n^2 + 3

, b) lim n→+∞ ( 1 + 4 n )n . 2. Calcolare il limite lim x→0 sen (x^2 � x^3)

[ex � 1]^{2 .}

3. Studiare la seguente funzione e tracciarne il grafico:

f(x) = (2 � x)e^5x.

4. Calcolare l’integrale indefinito ∫ x e^{−(}x^{2+2)} dx.

5. Calcolare l’integrale definito ∫_{−1} −3 3x + 1 x^2 + 6x + 13 dx.

Istituzioni di Matematiche I per Geologi Secondo Parziale: 29-5-1998; Docente: C. Van der Mee Versione IV COGNOME e NOME: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATRICOLA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Calcolare i seguenti limiti:

a) limn_{→+∞}

5n^3 + n^2 + 11 n^2 + 3n + n^3

, b) limn_{→+∞} ( 1 �^2_n^{)n} .

2. Calcolare il limite lim x→0 tg (x^3 + x^2) x[e^2x � 1] . 3. Studiare la seguente funzione e tracciarne il grafico:

f(x) = (1 � 2x)e^{−4}x.

4. Calcolare l’integrale indefinito ∫ x 1 + (x^2 + 3)^2 dx. 5. Calcolare l’integrale definito ∫_5 3 2x + 5 x^2 � 6x + 13 dx.